Title: Terminale / Physique / Chapitre 17 électrolyse

Q: Q = [...] × [...]
A: I; Δt

Q = n_e^- × 96 500 = n_e^- × ℱ (constante de Faraday)

Une réaction spontanée a lieu dans un sens bien déterminé entre un oxydant et un réducteur.
Si on ajoute un générateur, on peut imposer le sens du courant et faire la réaction inverse (forcée).
Qr,i K
évolution normale (spontanée)
évolution inverse (forcée) = électrolyse