Title: Première / Physique / Chapitre 01 description système chimique

Une dilution est le mélange d'un liquide et d'un solvant dans une fiole jaugée.
Le liquide se prélève avec une pipette jaugée.

Une dissolution est le mélange d'un solide et d'un solvant.

Q: Formule de la quantité de matière en fonction de la masse
A: \[n = {m \over M}\]

Q: Formule de la masse volumique
A: \[\rho = {m \over V}\]

ρ_eau = 1 kg.L-^1 = 1 g.mL^-1 = 1 000 kg.m^-3

Q: Formule de la concentration
A: \[C = {n \over V}\]

Q: Formule de la concentration massique
A: \[C_m = {m_{soluté} \over V_{solution}}\]

Q: Formule de la densité
A: \[d = {\rho \over \rho_{eau}}\]

Q: Formule du volume molaire
A: \[V_m = {V \over n}\]

Le volume molaire ne peut s'utiliser que pour les gaz.

Q: Formule de la concentration massique en fonction de la concentration
A: C_m = C × M